Princeton/BaBar/TNDC-96-50 R. Klemmer, C. Lu and K.T. McDonald Nov. 18, 1996

Plots of Drift Chamber Wire Creep

Figure 1: CFW samples purchased in March 1996.

Figure 2: KEK bare aluminum wire, 125 ¯m.

Figure 3: CFW samples purchased in Summer 1995.

Figure 4: CFW samples purchased in July 1996.